TOF PMT Status as of Dec 2, 1999.

ffl 34 tubes already tested and are at FNAL, waiting for assembly.

ffl - 25 tubes delivered on Nov 19. “Tested”.

- 50 tubes delivered on Nov 29.

They are part of 100 tubes ordered by Tsukuba.

ffl Future delivery schedule by Hamamatsu:

- 25 Tsukuba on Dec 22.

- 44 MIT + 34 “Fermi” on Jan 20, 2000. - 98 “Fermi” on Feb 17, 2000. - 44 MIT end of March. - 93 “Fermi” end of April.

ffl Test schedule: KEK has changed their beam schedule in 2000.

Jan - March 15, 2000: neutrino (K2K) = fast extraction, meaning no beam to the ß2 area. We can use the Ushiwaka magnet. Reserved Jan 8 - Jan 31, Feb 15 - Mar 15. Beyond April 2000 schedule unclear.