production tube batch 2

High Voltage[V] factor 1.6

target gain SA1483 SA1512 SA1505 SA1504 SA1480 SA1511 SA1482 SA1477 SA1476 SA1509 SA1481 SA1475 SA1487 SA1492 SA1479 0.5 × 10^6 740 752 719 703 747 719 790 743 768 738 741 741 781 760 765 1.0 × 10^6 790 803 769 751 798 768 844 794 821 788 792 792 835 812 817 1.5 × 10^6 821 835 799 780 830 798 877 826 854 819 824 823 868 844 849 2.0 × 10^6 844 858 821 802 853 821 902 849 877 842 847 846 892 868 873

target gain SA1474 SA1478 SA1534 SA1535 SA1499 SA1547 SA1485 SA1489 SA1532 SA1491 SA1490 SA1486 SA1493 SA1377 SA1380 0.5 × 10^6 724 766 717 699 721 698 753 763 728 741 786 762 790 699 709 1.0 × 10^6 774 819 766 747 770 746 804 816 778 792 840 814 844 747 758 1.5 × 10^6 804 851 796 776 801 775 836 848 809 823 874 846 878 776 788 2.0 × 10^6 827 875 818 798 823 797 860 872 832 846 898 870 902 798 810

target gain SA1469 SA1508 SA1462 SA1461 SA1465 SA1488 SA1375 SA1473 SA1464 SA1466 SA1467 SA1463 SA1518 SA1520 SA1506 0.5 × 10^6 726 713 719 705 734 770 750 742 740 738 730 718 705 721 705 1.0 × 10^6 776 762 768 753 784 823 801 793 791 788 780 767 754 770 753 1.5 × 10^6 807 792 799 783 815 856 833 824 822 820 811 797 784 801 783 2.0 × 10^6 829 815 821 805 838 879 856 847 845 843 833 820 805 823 805

target gain SA1500 SA1573 SA1566 SA1585 SA1574 SA1570 SA1578 SA1587 SA1569 SA1568 SA1558 SA1340 SA1564 SA1560 SA1580 0.5 × 10^6 721 751 736 755 755 715 718 756 693 740 724 737 748 721 705 1.0 × 10^6 770 803 786 806 806 764 767 808 740 791 774 787 800 771 754 1.5 × 10^6 801 834 817 838 838 794 798 840 769 822 805 819 831 801 784 2.0 × 10^6 823 858 840 862 862 816 820 863 791 845 827 841 854 823 806

target gain SA1428 SA0614 SA1297 SA0619 SA1307 SA1582 SA1551 SA1494 SA1583 SA1577 SA1402 SA1415 SA1579 SA1584 SA1586 0.5 × 10^6 680 787 748 769 756 737 702 765 735 738 734 739 705 745 705 1.0 × 10^6 727 841 800 822 808 787 750 817 785 788 784 790 754 796 753 1.5 × 10^6 755 874 831 855 840 818 780 850 817 820 815 821 784 828 783 2.0 × 10^6 777 899 854 878 864 841 802 873 839 843 838 844 805 851 805

target gain SA1576 SA1562 SA1519 SA1581 SA1575 SA1531 SA1563 SA1536 SA1528 SA1510 SA1507 SA1540 SA1471 SA1521 SA1468 0.5 × 10^6 766 734 706 727 759 712 749 711 702 715 720 727 725 707 724 1.0 × 10^6 819 784 754 777 811 761 800 760 750 764 769 776 774 755 774 1.5 × 10^6 851 815 784 808 843 791 832 790 780 794 799 807 805 785 805 2.0 × 10^6 875 838 806 830 866 813 855 812 802 816 822 830 828 807 827

target gain SA1470 SA1542 0.5 × 10^6 741 704 1.0 × 10^6 792 753 1.5 × 10^6 823 782 2.0 × 10^6 846 804