production tube data 1

set gain SA0416 SA0522 SA0457 SA0487 SA0445 SA0238 SA0659 SA0479 SA0165 SA0023 SA0716 SA0512 SA0273 SA0465 SA0610 SA0428 0.5 × 10^6 724 731 731 737 755 780 750 758 752 753 743 760 740 728 742 729 1.0 × 10^6 774 781 781 787 807 833 801 810 804 804 794 813 791 778 793 779 1.5 × 10^6 805 812 812 818 839 866 833 842 836 836 825 845 822 809 824 810 2.0 × 10^6 827 835 835 841 863 891 856 865 859 859 848 868 845 832 847 833

set gain SA0567 SA1173 SA0653 SA0928 SA0446 SA0490 SA0932 SA1048 SA1174 SA1049 SA1045 SA1030 SA0921 SA0761 0.5 × 10^6 768 740 758 762 764 776 752 770 754 732 762 744 733 746 1.0 × 10^6 821 791 810 814 816 829 804 823 805 782 815 795 784 797 1.5 × 10^6 853 822 842 846 848 862 836 856 837 813 847 826 815 829 2.0 × 10^6 877 845 865 870 872 886 859 880 861 835 870 849 837 852