0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6

Entries Mean RMS 31 3.668 0.3667

SEIKO p-side

poly-Si resistance (MΩ)

Number of resistors

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6

Entries Mean RMS 31 4.539 0.4470

SEIKO n-side

poly-Si resistance (MΩ)

Number of resistors