Channel Number (U256-D256)

Leakage (nA) at V=120V

Hamamatsu 35405-18 p-side

I

1

10

10^2

0 2 4 6 8 10

ID Entries Mean RMS

12345 512 0.6140 0.4627

Leak current (nA) at 120V

Hamamatsu 18

Number of channels