10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 100 200 300 400 500

strip number

I(μA)

H0198 (p-side) at 140V

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 100 200 300 400 500

strip number

I(μA)

H0198 (n-side) at 140V